<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%% 
%%  Ein Beispiel der DANTE-Edition
%%  
%%  2. Auflage
%% 
%%  Beispiel 05-08-1 auf Seite 158.
%% 
%%  Copyright (C) 2016 Herbert Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 
%% 
%% ==== 
% Show page(s) 1
%% 
%% 
\documentclass[ngerman]{exaarticle}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{193.16928pt}
\usepackage{babel}
\usepackage[paperwidth=13cm,marginpar=2.8cm,textwidth=7.5cm,textheight=5cm]{geometry}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{microtype}
\setlength{\parindent}{0em}
%StartShownPreambleCommands

%StopShownPreambleCommands
\begin{document}
Dies hier ist ein Blindtext\marginpar{Blindtext aus dem Paket \texttt{blindtext}}
zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text
gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es
gleichgültig, ob ich \marginpar{Weiter Text} schreibe: "`Dies ist ein Blindtext"'
oder "`Huardest gefburn"'?.
\end{document}
</pre></body></html>