<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\ifx\mxversion\undefined
  \input musixtex
  \input musixcpt
  \input musixsty
\fi
\tracingstats=2\relax
\hsize=185mm
\vsize=270mm
\hoffset -1.70cm
\voffset -1.54cm
\barsinline=0\relax
\linesinpage=0\relax
\resetfacteurs
\computewidths
\sepbarrules
%
\input avemarix
\bye
</pre></body></html>