<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% format plain musixTex musixtEx musIxtex musiCtex
% (c) 1996, Werner Icking
% Multibar rests section revised 2015 for T1.17 by Bob Tennent.
%
\ifx\mxversion\undefined
 \input musixtex
 \fi
\input musixlit
\hoffset-15.4mm\voffset-15.4mm
\hsize210mm\advance\hsize-20mm
\vsize11in\advance\vsize-20mm\advance\vsize-20pt
\footline{\smalltype Edited by Werner.Icking@gmd.de using {\it Herbert Chlapik,
 Die Praxis des Notensetzers, Doblinger Wien 1987, ISBN 3-9000~035-96-2}.\hfil}
\parskip 12pt minus 12pt
\nobarnumbers
%\smallmusicsize
\geometricskipscale
\transpose7
\settrebleclefsymbol1\empty
\settrebleclefsymbol2\empty
\setinterinstrument1{-2\Interligne}
\def\qpp{\pt 5\qp}
\newbox\xtrcti\newbox\xtrctii\newbox\xtrctiii
\def\xtrct#1{
 \def\writeextract{\extract#1\vskip-6pt}
 \ifnum#1=3\def\extractline{\setbox\xtrctiii\hbox}\fi
 \ifnum#1=2\def\extractline{\setbox\xtrctii\hbox}\fi
 \ifnum#1=1\def\extractline{\setbox\xtrcti\hbox}\fi
 \ifnum#1=0\def\extractline{\centerline}\def\writeextract{}\fi}
\def\extract#1{
	\ifnum#1=1\line{\hfil\unhbox\xtrcti\hfil}\fi
	\ifnum#1=2\line{\xhfil\unhbox\xtrcti\hfil\unhbox\xtrctii\xhfil}\fi
	\ifnum#1=3\line{\xhfil\unhbox\xtrcti\hfil\unhbox\xtrctii\hfil
						\unhbox\xtrctiii\xhfil}\fi}
\def\centeron{\def\xhfil{\hfil}}\def\centeroff{\def\xhfil{}}\centeron
\def\wrong{\uPtext{wrong}}
\def\right{\uPtext{right}}
\def\better{\uPtext{better}}
\def\notrec{\uPtext{not recommended}}
\def\uPtext#1{\uptext{\kern-\afterruleskip\medtype\it #1}}
\def\Endextract{\setdoubleBAR\endextract}
\def\Startextract{\startextract\addspace{-0.5\afterruleskip}}

\bigtype

Whole rest as whole rest\par

\xtrct1\generalmeter{\meterfrac21}\Startextract
\NOTes\wh c\pause\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac42}\Startextract
\NOtes\wrong\ha c\en\NOTes\pause\en\NOtes\hpause\en\endextract
\xtrct3\generalmeter{\meterfrac42}\Startextract
\NOtes\right\ha c\hpause\en\NOTes\pause\en\setdoublebar\bar
\NOtes\better\ha c\hpause\hpause\hpause\en\endextract
\writeextract

Whole rest as full bar rest {\medtype --- not used for e.g. 3/16}\par

\def\CP{\def\atnextbar{\znotes\centerpause\en}}
\def\CPB{\def\atnextbar{\znotes\nextinstrument\centerpause\en}}

\xtrct1\generalmeter{\meterfrac18}\Startextract\notesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac28}\Changecontext\Notes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac38}\Changecontext\Notesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac48}\Changecontext\NOtes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac14}\Changecontext\Notesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac24}\Changecontext\NOtes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac34}\Changecontext\NOtesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac44}\Changecontext\NOTes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac54}\Changecontext\NOTes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac64}\Changecontext\NOTes\sk\en\CP
\endextract\writeextract

\xtrct1\generalmeter{\meterfrac12}\Startextract\Notesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac22}\Changecontext\NOtes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac32}\Changecontext\NOtesp\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac42}\Changecontext\NOTes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac62}\Changecontext\NOTes\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac21}\Changecontext\NOTES\wrong\sk\en\CP
\generalmeter{\meterfrac21}\Changecontext\NOTes\right\pause\pause\en
\endextract\writeextract

\instrumentnumber2
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac24}\Startextract
\Notes\ca c&amp;\ds\en\bar
\NOtesp\pt c\qa c\en\Notes\ca c\en\CPB\bar
\Notes\ca c\en\NOtesp\pt c\qa c\en\CPB\bar
\NOtesp\pt c\qa c&amp;\wrong\en\CPB\Endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac24}\Startextract
\Notes\ca c&amp;\ds\en\bar
\NOtesp\pt c\qa c\en\Notes\ca c\en\CPB\bar
\Notes\ca c\en\NOtesp\pt c\qa c\en\CPB\bar
\NOtes\pt c\qa c&amp;\right\qp\en\Notes&amp;\ds\en\Endextract
\writeextract

\xtrct1\generalmeter{\meterfrac68}\Startextract
\NOtesp\pt c\qa c&amp;\qpp\en\bar
\NOtesp\pt c\qa c\en\Notes\ibl0c0\qb0{cc}\tbl0\qb0c\en\CPB\bar
\NOtesp\pt c\qa c&amp;\wrong\en\CPB\Endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac68}\Startextract
\Notesp\pt c\qa c&amp;\qpp\en\bar
\NOtesp\pt c\qa c\en\Notes\ibl0c0\qb0{cc}\tbl0\qb0c\en\CPB\bar
\NOtesp\pt c\qa c&amp;\right\qpp\en\Endextract
\writeextract
\instrumentnumber1

Rests and rhythm\par

\centeroff
\scale{0.9}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac38}\Startextract
\NOtes\wrong\qp\en\Notes\ca c\en\bar
\Notes\right\ds\ds\ca c\en\setdoublebar\bar
\Notes\wrong\ca c\en\NOtes\qp\en\bar
\Notes\right\ca c\ds\ds\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\NOTes\wrong\hpause\en\NOtes\qa c\en\bar
\NOtes\right\qp\qp\qa c\en\setdoublebar\bar
\NOtes\wrong\qa c\en\NOTes\hpause\en\bar
\NOtes\right\qa c\qp\qp\en\endextract
\writeextract

\scale{0.75}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac68}\Startextract
\Notes\wrong\ca c\en\NOtes\qp\en\Notes\ca c\en\NOtes\qp\en\bar
\Notes\right\ca c\ds\ds\ca c\ds\ds\en\setdoublebar\bar
\Notes\wrong\ca c\ds\ds\ds\ds\ca c\en\bar
\Notes\right\ca c\ds\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ca c\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac44}\Startextract
\NOtes\wrong\qa c\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qa c\en\bar
\NOtes\right\qa c\qp\qp\qa c\en\endextract
\writeextract

\scale{0.7}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\NOtes\uPtext{3/4 versus 6/8}\qa c\qp\qp\en
\generalmeter{\meterfrac68}\changecontext
\NOtes\qa c\en\Notes\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\Notes\ca c\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\ca c\en
\generalmeter{\meterfrac68}\changecontext
\Notes\ca c\ds\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ca c\en\endextract
\xtrct3\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\Notes\ca c\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ibl0c0\qb0c\tbl0\qb0c\en
\generalmeter{\meterfrac68}\changecontext
\Notes\ca c\ds\ds\ds\en\Notes\ibl0c0\qb0c\tbl0\qb0c\en\endextract
\writeextract

\scale{0.7}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\NOtes\qp\qp\en\Notes\ibl0c0\qb0c\tbl0\qb0c\en
\generalmeter{\meterfrac68}\changecontext
\NOtes\qp\en\Notes\ds\ds\en\Notes\ibl0c0\qb0c\tbl0\qb0c\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac34}\Startextract
\NOtesp\pt c\qa c\en\Notes\ds\en\NOtes\qp\en
\generalmeter{\meterfrac68}\changecontext
\NOtesp\pt c\qa c\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\en\endextract
\xtrct3\generalmeter{\meterfrac32}\Startextract
\NOTes\uPtext{3/2 versus 6/4}\ha c\hpause\hpause\en
\generalmeter{\meterfrac64}\changecontext
\NOTes\ha c\en\NOtes\qp\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qp\en\endextract
\writeextract

\scale{0.8}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac{12}8}\Startextract
\NOTesp\wrong\pt c\ha c\hpausep\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac{12}8}\Startextract
\Notes\notrec\ca c\ds\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\en
\NOtes\qp\en\Notes\ds\en\endextract
\xtrct3\generalmeter{\meterfrac{12}8}\Startextract
\NOTesp\right\pt c\ha c\en\NOtesp\qpp\qpp\en\bar
\NOTesp\right\pt c\ha c\en\NOtesp\qp\en\Notes\ds\en\NOtesp\qp\en\Notes\ds\en
\endextract
\writeextract

\scale{0.6}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac{12}8}\Startextract
\Notes\right\ca c\ds\ds\en\NOtesp\qpp\en\NOTesp\hpausep\en\bar
\Notes\right\ca c\ds\ds\en\NOtes\qp\en\Notes\ds\en\NOTesp\hpausep\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac{15}8}\Startextract
\Notes\wrong\ca c\ds\ds\en\NOtesp\qpp\qpp\qpp\qpp\en\bar
\Notes\notrec\ca c\ds\ds\en\Notesp\qp\en\Notes\ds\en
\Notesp\qp\en\Notes\ds\en\Notesp\qp\en\Notes\ds\en\Notesp\qp\en\Notes\ds\en\bar
\Notes\right\ca c\ds\ds\en\NOTes\hpausep\hpausep\en\endextract
\writeextract

\scale{0.8}
\xtrct1\generalmeter{\meterfrac64}\Startextract
\NOTesp\notrec\hpausep\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qa c\en\endextract
\xtrct2\generalmeter{\meterfrac64}\Startextract
\NOTes\right\hpause\en\NOtes\qp\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qa c\en\bar
\NOTesp\right\hpausep\en\NOtes\qp\qp\qa c\en\endextract
\xtrct3\generalmeter{\meterfrac64}\Startextract
\NOTesp\right\pt c\ha c\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qp\en\bar
\NOTesp\right\pt c\ha c\hpausep\en\endextract
\writeextract

%\scale{0.8}
%\xtrct1\generalmeter{\meterfrac{3\meterplus 2}8}\Startextract
%\NOTesp\notrec\hpausep\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qa c\en\endextract
%\xtrct2\generalmeter{\meterfrac64}\Startextract
%\NOTes\right\hpause\en\NOtes\qp\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qa c\en\bar
%\NOTesp\right\hpausep\en\NOtes\qp\qp\qa c\en\endextract
%\xtrct3\generalmeter{\meterfrac64}\Startextract
%\NOTesp\right\pt c\ha c\en\NOTes\hpause\en\NOtes\qp\en\bar
%\NOTesp\right\pt c\ha c\hpausep\en\endextract
%\writeextract

Multibar rests

\scale{1.1}
\def\TPF{\off{2.5\elemskip}}
\def\CB#1{\centerbar{#1}}
\def\CN#1{\CB{\ccn{9}{\meterfont{#1}}}}
\xtrct1\generalmeter{}\Startextract
\NOtesp\sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN2\CB{\cPAuse}\en}\bar
\NOTes \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN3\CB{\cPAuse\TPF\cpause}\en}\bar
\NOtesp\sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN4\CB{\cPAUSe}\en}\bar
\NOTes \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN5\CB{\cPAUSe\TPF\cpause}\en}\bar
\NOTes \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN6\CB{\cPAUSe\TPF\cPAuse}\en}\bar
\NOTEs \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN7\CB{\cPAUSe\TPF\cPAuse\TPF\cpause}\en}\bar
\NOTes \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN8\CB{\cPAUSe\TPF\cPAUSe}\en}\bar
\NOTEs \sk\en\def\atnextbar{\znotes\CN9\CB{\cPAUSe\TPF\cPAUSe\TPF\cpause}\en}\bar
\NOTEs \Hpause4{0.83}\en\def\atnextbar{\znotes\CN{10}\en}\bar
\NOTEsp\Hpause4{0.83}\en\def\atnextbar{\znotes\CN{11}\en}\endextract
\writeextract
\vfill\eject

\bye
</pre></body></html>